Title: 05_Widerstand
Course: noName_Grndl_Elt-GS_RCL

Der Widerstand, das Unbekannte; oft mißverstanden, manchmal kompliziert, aber eigentlich dann doch einfach; aber immer äußerst wichtig in allen Bereichen der Technik.

Widerstand-Reihenschaltung

In der reinen Reihenschaltung ergibt sich der Gesamtwiderstand aus der Summe der Teilwiderstände

\( R_{ges} = \Sigma R_n = R_1 + R_2 + R_3 + … + R_n \)

oder ausgedrückt mit dem Leitwert (Einheit: Siemens [S]):

\( \frac {1}{G_{ges}} = \frac {1}{G_1} + \frac {1}{G_2} + \frac {1}{G_3} + ... + \frac {1}{G_n} \)

umgestellt zu G_ges:

\( G_{ges} =\frac {1}{ \frac {1}{G_1} + \frac {1}{G_2} + \frac {1}{G_3} + ... + \frac {1}{G_n} } \)

1.6.1 Die Reihenschaltung

https://www.youtube.com/watch?v=d71oexPCANc&list=PLs3Ga49nWeSz-MzWlAy1y1wIAW7XpxIdC&index=11

1.6.2 Die Reihenschaltung berechnen

1.6.3 Reihenschaltung - Vorwiderstände berechnen

1.7 Die Reihenschaltung mit Spannungsteiler

Widerstand-Parallelschaltung

In der reinen Parallelschaltung ergibt sich der Gesamtwiderstand aus dem Kehrwert der Summe der Kehrwerte der Teilwiderstände

\( \frac {1}{R_{ges}} = \frac {1}{R_1} + \frac {1}{R_2} + \frac {1}{R_3} + ... + \frac {1}{R_n} \)

umgestellt zu R_ges:

\( R_{ges} =\frac {1}{ \frac {1}{R_1} + \frac {1}{R_2} + \frac {1}{R_3} + ... + \frac {1}{R_n} } \)

oder ausgedrückt mit dem Leitwert (Einheit: Siemens [S]):

\( G_{ges} = \Sigma G_n = G_1 + G_2 + G_3 + … + G_n \)

1.8.1 Die Parallelschaltung

1.8.2 Die Parallelschaltung

Widerstand–Spannungsteiler

1.9.6 Belasteter und unbelasteter Spannungsteiler