Title: 18_Motor
Course: noName_Grndl_Elt-GS_RCL

Gleichstrommotor

Kraft auf stromführende Leiter im Magnetfeld

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/kraft-auf-stromfuehrende-leiter-im-magnetfeld

LORENTZ-Kraft

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/lorentz-kraft

Elektromotor

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor

Elektromotoren » Aufbau, Funktionsweise und Arten einfach erklärt

https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/elektromotor.html

Elektromotoren

https://et-tutorials.de/8323/elektromotoren/

Schrittmotor

Schrittmotor kurz erklärt d - NTB Buchs

https://wiki.ntb.ch/infoportal/_media/hardware/sysp/bauteile/schrittmotor_kurz_erklaert_d.pdf

Schrittmotor - Funktionsprinzip | Nanotec
https://www.youtube.com/watch?v=v7zIZeE5dbo

Motoren Praktisch

Arduino Tutorial - 10. Der Schrittmotor (#10)
https://www.youtube.com/watch?v=k_xajGwr5Tw

Schrittmotoren - Schritt für Schritt

http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schrittmotoren%20-%20Schritt%20fuer%20Schritt.htm

Vergleich von Schrittmotoren - Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=_6NUenHTalY

Vergleich von Schrittmotoren - Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=KjEb3gY0pkY

Übungen & Kapitel-Examen Motore