Title: 03_URI—PUI–KIRCHHOFF
Course: noName_Grndl_Elt-GS_RCL

Ohmsche Gesetz
Leistungsgesetz
Kirchhoffsche Gesetzte

Elektrische Stromstärke I – AC/DC

Strom & Spannung Grundlagen ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde #EinserSchüler

Ohmsche Gesetz: U = R * I

Ohmsches Gesetz und Widerstände ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde #EinserSchüler

1.5.1 Das Ohmsche Gesetz Teil 1

1.5.2 Das Ohmsche Gesetz Teil 2

Leistungsgesetz: P = U * I

1.10.1 Elektrische Arbeit und Leistung Teil 1

1.10.2 Elektrische Arbeit und Leistung Teil 2

1.10.3 Elektrische Arbeit und Leistung Teil 3

1.10.4 Leistungskennlinie

KIRCHHOFFsche Gesetze

1. Σ I = 0 Die Summe der Ströme in einem Knoten ist 0.
2. Σ U = 0 Die Summe der Spannungen in einer Masche ist 0.

KIRCHHOFFsche Gesetze

 https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/komplexere-schaltkreise/grundwissen/kirchhoffsche-gesetze

Messen

"Wer viel misst, misst Mist"
Denkt einmal darüber nach, was damit gemeint ist!?

Spannung, Strom und Widerstand mit dem Multimeter messen - Tutorial | Gleichstromtechnik #6

Durchgang, Kapazität und Dioden messen - Multimeter Tutorial Teil 2 | Geräte #2

Strommesszange Tutorial, Bedienung und Messungen | Geräte #3