Title: 10_Aufgaben_Examen_Widerstand
Course: noName_Grndl_Elt-GS_RCL

Anwendungsaufgabe 3 - Spannungsteiler zur Laustärkeregelung
Aufgabe: AB_Spannungsteiler_zur_Lautstaerkeregelung.pdf

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACMNa23mt5UA%5FAQ&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21129&parId=6E34CB253B72D133%21110&o=OneUp

Lösung:

Anwendungsaufgabe 6 - Gefahren des elektrischen Stroms
Aufgabe: AB_Gefahren_des_elektrischen_Stroms.pdf

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGMiYkKb%2Db36G6U&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21131&parId=6E34CB253B72D133%21110&o=OneUp

Lösung:

https://www.youtube.com/watch?v=jJYv5XshLf4&list=PLs3Ga49nWeSz-MzWlAy1y1wIAW7XpxIdC&index=52

Berechnung von Schaltungen

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/komplexere-schaltkreise/grundwissen/berechnung-von-schaltungen

Anwendungsaufgabe 2 - Batterie als ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand Teil 1

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALZW68JXgbT%5FJOk&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21127&parId=6E34CB253B72D133%21110&o=OneUp

Anwendungsaufgabe 2 - Batterie als ideale Spannungsquelle mit Innenwiderstand Teil 2

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALZW68JXgbT%5FJOk&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21127&parId=6E34CB253B72D133%21110&o=OneUp

Spannungsteiler und Potentiometer, Ersatzspannungsquellen, Ersatzstromquellen
http://www.dr-seifert-online.de/Downloads/LaborGETI1_1.pdf

Spannungsfall auf einer Leitung

https://et-tutorials.de/4521/spannungsabfall-auf-einer-leitung/

Anwendungsaufgabe 4 - Messbrücke mit PT1000

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMdF5tBYfeHxhrk&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21133&parId=6E34CB253B72D133%21132&o=OneUp

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANp6ELT1slHTDPo&cid=6E34CB253B72D133&id=6E34CB253B72D133%21134&parId=6E34CB253B72D133%21132&o=OneUp

Lösung:

Kapitel-Examen Widerstand