Course: Mathematik

Meter und Zentimeter

Einführung: Meter

[Erklärung]: Meter, Meßgeräte, mit denen man Meter messen kann...
[Aufgabe]: am besten eine offline-Aufgabe?, z. B. Miss mit dem Meterstab folgende Strecken, trage deine ERgebnisse auf das Plakat im Klassenraum ein. oder online-Eingabe: Ist dir beim Messen etwas aufgefallen? Wie genau kannst du messen? Was machst du, wenn du an eine Grenze stößt?

Einführung: Zentimeter

[Erklärung]
[Aufgabe] (online oder offline)

Übungen zu cm und m

Hier kannst du üben!