Title: ARBEITSBLATT(1): 1.Lösung
Course: Ampelschaltungen

Schaltskizze für eine deutsche Ampel

1.Lösung:

Im Anschluß wird eine mögliche Schaltskizze für eine deutsche Ampel gezeigt. Die Zeitspanne zwischen den einzelnen Phasen haben Modellcharakter und entsprechen nicht der Realität (bessere Überprüfbarkeit der Schaltung).

Hinweis: Die farblichen Markierungen beziehen sich auf die 2.Lösungsvariante. In dieser werden die einzelnen Phasen in einer separaten Darstellung gezeigt.